BEGIN NEC3  NEC PC 8801A/8831A - DSDD 48 tpi 5.25"
DENSITY MFM,LOW
CYLINDERS 40
SIDES 2
SECTORS 8,512
SKEW 3
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8
SIDE2 1 1,2,3,4,5,6,7,8
ORDER SIDES
BSH 4  BLM 15  EXM 1  DSM 152  DRM 127  AL0 0C0H  AL1 0  OFS 4
END

